-1 0 1 2 3 4 5 6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 h1 Nent = 3267

pi+, pi+, pi- missing mass square h1

TBTR exists, Part id using TBTR

-1 0 1 2 3 4 5 6 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 h2 Nent = 8314

pi+, pi+, pi- missing mass square h2

TBTR exists, Part id using HBTR