Jefferson Lab E94010 Technical Note 14 December 1998

Analog “Latch” Circuit - Operation / Specifications

James Proffitt Jefferson Lab proffitt@jlab.org

1

Figure 1:

Figure 2:

Figure 3:

Figure 4:

Figure 5:

Figure 6: