Victor characteristics

Patricia Solvignon

July 11, 2002

Nominal Density (amg) 6.80 Volume Total (cm^3) 296.9 Volume PC (cm^3) 120.3 Volume TC (cm^3) 33.4 + 138.4

Oven temperature 170^∘C 180^∘C T_{predicted} (^∘C) 215.6 237.6 PC Density (amg) 5.10 4.96 TC Density (amg) 7.98 8.08 EPR constant 3.90785 3.92349 EPR max. pol.(%) (26.0 ± 0.6) (27.2 ± 0.4) NMR max. signal(mV) (5.41 ± 0.29) (5.88 ± 0.30) NMR max. pol.(%) (26.28 ± 1.4) (28.2 ± 1.4)